老葡萄京官网

老葡萄京官网: 师资队伍

学院师资力量雄厚,目前拥有教职工56人,专任教师50人,其中教授14人、副教授19人,具有博士学位38人。师资队伍结构合理,梯队科学,整体素质高,专任教师中博士学位占76%,高级职称教师占专任教师66%,远超过省内平均水平。教师队伍中拥有1个江苏省优秀科技创新团队、1名江苏省杰出青年基金获得者、1名省级教学名师、2名省“青蓝工程”中青年学术带头人、2名省“青蓝工程”优秀青年骨干教师等高水平的专业带头人、8名省“333工程”培养对象、13名省“双创计划”科技副总和省“双创博士”。教师师德素养高,多人次被评为南京市优秀教育工作者、师德先进个人、教学名师。与国内外研究机构及国内著名高校保持经常性联系,10人次分别前往美国、英国、法国和香港访学。


 

老葡萄京官网(集团)有限公司