新葡萄新京

新葡萄新京:新葡萄新京实验室安全、卫生检查条例

发布者:任源浩发布时间:2019-04-17浏览次数:515

一、所有人员进入实验室必须穿实验服并佩戴实验卡。

二、由各实验室管理人员全面负责本实验室的安全与卫生,实验室钥匙不能随便外借或私配。

三、每次实验结束,实验老师必须进行安全检查,确保断电、断水,并关好门。

四、各实验室的垃圾务必于每天下午4:30以后出门,以便清扫人员统一清扫。

五、无毒的化学试剂空瓶暂定与垃圾一同出门,届时,清扫人员更换垃圾桶和垃圾袋。

六、酸、碱废液及其它无毒的无机废液经各实验室化学处理后分类按规定办理。

七、有污染、有毒的残渣废液,包括化学试剂空瓶,请各实验室标识清楚,统一集中,在实验结束后由实验教师督促值日生送到指定地点存放。

八、各实验室需要报废的仪器、设备,各类元件材料,耗材及废、旧家具严禁在楼道内堆放,如需处理,请与相关部门联系。

九、实验室安全管理员每天下班前对实验室进行安全检查,并和物管人员作好交接手续。

十、假期使用实验室必须填写申请书和安全责任书,确保假期实验室的安全。

十一、每学期结束,由系领导组织相关人员进行一次实验室安全卫生专项检查。

 

新葡萄新京最新网页版在线平台(2025已更新)