老葡萄京官网

老葡萄京官网:资产管理员工作职责

发布者:系统管理员发布时间:2015-05-06浏览次数:3900

资产管为进一步加强资产管理工作,调动工作积极性,增强工作责任心,现将资产管理员工作职责规定如下:

一、熟悉、掌握并贯彻执行有关固定资产管理的法律、法规和制度,掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况。

二、根据设置的权限,和资产管理处联系,严格按规程操作和维护好固定资产管理系统。

三、协助资产管理处对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作,负责本单位资产的帐、卡、物管理,办理出入库手续等日常管理工作。

四、负责本单位的资产清查、登记、统计报告工作、对本单位占有使用的资产进行监督检查,并按要求向学校主管职能部门汇报、沟通。

五、负责办理资产的调拨、转让、报损、报废等报、批手续,协助学校做好清产核资工作。

六、负责本单位资产的合理配置,协助分管领导对本单位拟购置设备进行论证,履行资产购置的申报手续。

七、参与本单位新增设备的招标、采购、到货、验收等有关工作。

八、加强资产安全防护措施,做好防火、防潮、防尘、防爆、防锈、防蛀、防盗等工作。

九、协助资产负责人合理配置与调配本单位资产,提高利用率,避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题,应及时与资产管理处取得联系。

十、负责做好本单位资产档案的收集、整理和管理工作。

 

老葡萄京官网(集团)有限公司